EXPORTS
regress_foo_interface_do_regress_foo
regress_foo_interface_static_method
regress_foo_sub_interface_get_type
regress_foo_sub_interface_do_bar
regress_foo_sub_interface_do_baz
regress_foo_init
regress_foo_object_get_type
regress_foo_object_new
regress_foo_object_external_type
regress_foo_object_new_as_super
regress_foo_object_take_all
regress_foo_object_new_cookie
regress_foo_object_is_it_time_yet
regress_foo_object_get_name
regress_foo_object_dup_name
regress_foo_object_read
regress_foo_object_skipped_method
regress_foo_subobject_get_type
regress_foo_object_get_default
regress_foo_buffer_get_type
regress_foo_buffer_some_method
regress_foo_other_object_get_type
regress_foo_not_a_constructor_new
regress_foo_enum_type_get_type
regress_foo_flags_type_get_type
regress_foo_boxed_get_type
regress_foo_boxed_new
regress_foo_boxed_method
regress_foo_dbus_data_get_type
regress_foo_rectangle_add
regress_foo_rectangle_new
regress_foo_brect_get_type
regress_foo_bunion_get_type
regress_foo_test_string_array
regress_foo_test_string_array_with_g
regress_foo_test_array
regress_foo_test_varargs_callback
regress_foo_test_varargs_callback2
regress_foo_test_varargs_callback3
regress_foo_error_get_type
regress_foo_error_quark
regress_foo_some_variant
regress_foo_skip_me
regress_foo_foreign_struct_new
regress_foo_foreign_struct_copy
regress_foo_object_append_new_stack_layer
regress_foo_interface_get_type
