
LIBRARY base

EXPORTS

	ffi_call
	ffi_prep_cif
	ffi_call
	ffi_type_void
	ffi_type_float
	ffi_type_double
	ffi_type_sint64
	ffi_type_uint64
	ffi_type_sint32
	ffi_type_uint32
	ffi_type_sint16
	ffi_type_uint16
	ffi_type_sint8
	ffi_type_uint8
	ffi_type_pointer

	ghczmprim_GHCziBool_True_closure
	ghczmprim_GHCziBool_False_closure
	ghczmprim_GHCziTypes_Czh_con_info
	ghczmprim_GHCziTypes_Izh_con_info
	ghczmprim_GHCziTypes_Fzh_con_info
	ghczmprim_GHCziTypes_Dzh_con_info
	ghczmprim_GHCziTypes_Czh_static_info
	ghczmprim_GHCziTypes_Izh_static_info

	base_GHCziInt_I8zh_con_info
	base_GHCziInt_I16zh_con_info
	base_GHCziInt_I32zh_con_info
	base_GHCziInt_I64zh_con_info

	base_GHCziWord_Wzh_con_info
	base_GHCziWord_W8zh_con_info
	base_GHCziWord_W16zh_con_info
	base_GHCziWord_W32zh_con_info
	base_GHCziWord_W64zh_con_info

	base_GHCziStable_StablePtr_con_info

	base_GHCziPack_unpackCString_closure

	base_GHCziTopHandler_runIO_closure
	base_GHCziTopHandler_runNonIO_closure

	base_GHCziIOziException_stackOverflow_closure
	base_GHCziIOziException_heapOverflow_closure

	base_GHCziPtr_Ptr_con_info
	base_GHCziPtr_FunPtr_con_info

	base_GHCziWeak_runFinalizzerBatch_closure
	base_GHCziPack_unpackCString_closure
	base_GHCziIOziException_blockedIndefinitelyOnMVar_closure
	base_GHCziIOziException_blockedIndefinitelyOnSTM_closure
	base_GHCziIOziException_stackOverflow_closure

	base_ControlziExceptionziBase_nonTermination_closure
	base_ControlziExceptionziBase_nestedAtomically_closure


