LIBRARY
EXPORTS
  libusb_get_device_list
  libusb_free_device_list
  libusb_get_bus_number
  libusb_get_device_address
  libusb_get_max_packet_size
  libusb_get_max_iso_packet_size
  libusb_ref_device
  libusb_unref_device
  libusb_open
  libusb_open_device_with_vid_pid
  libusb_close
  libusb_get_device
  libusb_get_configuration
  libusb_set_configuration
  libusb_claim_interface
  libusb_release_interface
  libusb_set_interface_alt_setting
  libusb_clear_halt
  libusb_reset_device
  libusb_kernel_driver_active
  libusb_detach_kernel_driver
  libusb_attach_kernel_driver
  libusb_set_debug
  libusb_init
  libusb_exit
  libusb_strerror
  libusb_get_device_descriptor
  libusb_get_active_config_descriptor
  libusb_get_config_descriptor
  libusb_get_config_descriptor_by_value
  libusb_free_config_descriptor
  libusb_get_string_descriptor_ascii
  libusb_alloc_transfer
  libusb_free_transfer
  libusb_submit_transfer
  libusb_cancel_transfer
  libusb_try_lock_events
  libusb_lock_events
  libusb_unlock_events
  libusb_event_handling_ok
  libusb_event_handler_active
  libusb_lock_event_waiters
  libusb_unlock_event_waiters
  libusb_wait_for_event
  libusb_handle_events_timeout
  libusb_handle_events
  libusb_handle_events_locked
  libusb_pollfds_handle_timeouts
  libusb_get_next_timeout
  libusb_set_pollfd_notifiers
  libusb_get_pollfds
  libusb_control_transfer
  libusb_bulk_transfer
  libusb_interrupt_transfer
