LIBRARY
EXPORTS
	libusb_init
	libusb_exit
	libusb_set_debug
	libusb_get_device_list
	libusb_free_device_list
	libusb_ref_device
	libusb_unref_device
	libusb_get_configuration
	libusb_get_device_descriptor
	libusb_get_active_config_descriptor
	libusb_get_config_descriptor
	libusb_get_config_descriptor_by_value
	libusb_free_config_descriptor
	libusb_get_bus_number
	libusb_get_device_address
	libusb_get_max_packet_size
	libusb_get_max_iso_packet_size
	libusb_open
	libusb_close
	libusb_get_device
	libusb_set_configuration
	libusb_claim_interface
	libusb_release_interface
	libusb_open_device_with_vid_pid
	libusb_set_interface_alt_setting
	libusb_clear_halt
	libusb_reset_device
	libusb_kernel_driver_active
	libusb_detach_kernel_driver
	libusb_attach_kernel_driver
	libusb_alloc_transfer
	libusb_submit_transfer
	libusb_cancel_transfer
	libusb_free_transfer
	libusb_control_transfer
	libusb_bulk_transfer
	libusb_interrupt_transfer
	libusb_get_string_descriptor_ascii
	libusb_try_lock_events
	libusb_lock_events
	libusb_unlock_events
	libusb_event_handling_ok
	libusb_event_handler_active
	libusb_lock_event_waiters
	libusb_unlock_event_waiters
	libusb_wait_for_event
	libusb_handle_events_timeout
	libusb_handle_events
	libusb_handle_events_locked
	libusb_pollfds_handle_timeouts
	libusb_get_next_timeout
	libusb_get_pollfds
	libusb_set_pollfd_notifiers
	libusb_strerror
