From 704b8576f744800f50bc3d56e87a8ee4f7617531 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: unknown <georg@lmy002.wdf.sap.corp>
Date: Wed, 23 Mar 2005 10:18:43 +0100
Subject: added symbols mysql_server_init and mysql_server_end to allow windows
 applications with embedded server to connect to external servers too.
 (required for Connector/OO.org)

---
 libmysql/libmysql.def | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)

(limited to 'libmysql/libmysql.def')

diff --git a/libmysql/libmysql.def b/libmysql/libmysql.def
index c5579e9ec2b..5d88497e561 100644
--- a/libmysql/libmysql.def
+++ b/libmysql/libmysql.def
@@ -146,4 +146,6 @@ EXPORTS
 	mysql_rpl_query_type
 	mysql_slave_query
 	mysql_embedded
+	mysql_server_init
+	mysql_server_end
 	get_defaults_files
-- 
cgit v1.2.1

