From ed0b84a0270bd99b001dd00654875d26e29b9432 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Sergei Golubchik <serg@mariadb.org>
Date: Sun, 4 Sep 2016 13:35:14 +0200
Subject: remove libmysql/

also disable server's client plugins when C/C has the same
---
 libmysql/libmysql.def | 107 --------------------------------------------------
 1 file changed, 107 deletions(-)
 delete mode 100644 libmysql/libmysql.def

(limited to 'libmysql/libmysql.def')

diff --git a/libmysql/libmysql.def b/libmysql/libmysql.def
deleted file mode 100644
index 5a6bee4919f..00000000000
--- a/libmysql/libmysql.def
+++ /dev/null
@@ -1,107 +0,0 @@
-LIBRARY		LIBMYSQL
-VERSION		6.0
-EXPORTS
-	load_defaults
-	mysql_thread_end
-	mysql_thread_init
-	myodbc_remove_escape
-	mysql_affected_rows
-	mysql_autocommit
-	mysql_stmt_bind_param
-	mysql_stmt_bind_result
-	mysql_change_user
-	mysql_character_set_name
-	mysql_close
-	mysql_commit
-	mysql_data_seek
-	mysql_debug
-	mysql_dump_debug_info
-	mysql_eof
-	mysql_errno
-	mysql_error
-	mysql_escape_string
-	mysql_hex_string
-	mysql_stmt_execute
-	mysql_stmt_fetch
-	mysql_stmt_fetch_column
-	mysql_fetch_field
-	mysql_fetch_field_direct
-	mysql_fetch_fields
-	mysql_fetch_lengths
-	mysql_fetch_row
-	mysql_field_count
-	mysql_field_seek
-	mysql_field_tell
-	mysql_free_result
-	mysql_get_client_info
-	mysql_get_host_info
-	mysql_get_proto_info
-	mysql_get_server_info
-	mysql_get_client_version
-	mysql_get_ssl_cipher
-	mysql_info
-	mysql_init
-	mysql_insert_id
-	mysql_kill
-	mysql_set_server_option
-	mysql_list_dbs
-	mysql_list_fields
-	mysql_list_processes
-	mysql_list_tables
-	mysql_more_results
-	mysql_next_result
-	mysql_num_fields
-	mysql_num_rows
-	mysql_options
-	mysql_stmt_param_count
-	mysql_stmt_param_metadata
-	mysql_ping
-	mysql_stmt_result_metadata
-	mysql_query
-	mysql_read_query_result
-	mysql_real_connect
-	mysql_real_escape_string
-	mysql_real_query
-	mysql_refresh
-	mysql_rollback
-	mysql_row_seek
-	mysql_row_tell
-	mysql_select_db
-	mysql_stmt_send_long_data
-	mysql_send_query
-	mysql_shutdown
-	mysql_ssl_set
-	mysql_stat
-	mysql_stmt_affected_rows
-	mysql_stmt_close
-	mysql_stmt_reset
-	mysql_stmt_data_seek
-	mysql_stmt_errno
-	mysql_stmt_error
-	mysql_stmt_free_result
-	mysql_stmt_num_rows
-	mysql_stmt_row_seek
-	mysql_stmt_row_tell
-	mysql_stmt_store_result
-	mysql_store_result
-	mysql_thread_id
-	mysql_thread_safe
-	mysql_use_result
-	mysql_warning_count
-	mysql_stmt_sqlstate
-	mysql_sqlstate
-	mysql_get_server_version
-	mysql_stmt_prepare
-	mysql_stmt_init
-	mysql_stmt_insert_id
-	mysql_stmt_attr_get
-	mysql_stmt_attr_set
-	mysql_stmt_field_count
-	mysql_set_local_infile_default
-	mysql_set_local_infile_handler
-	mysql_embedded
-	mysql_server_init
-	mysql_server_end
-	mysql_set_character_set
-	mysql_get_character_set_info
-	mysql_get_server_name
-- 
cgit v1.2.1

