From 687657c270c691cad64b6b55c429af1d63d5cfb2 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Daniel Black <daniel@mariadb.org>
Date: Wed, 14 Dec 2022 11:08:35 +1100
Subject: MDEV-30172 re-disable galera tests

galera_sr.GCF-1060 'innodb'              w2 [ fail ]  timeout after 900 seconds

galera_3nodes.galera_ssl_reload At line 50: mysql_shutdown failed
galera_3nodes.galera_ssl_reload : MDEV-30172 At line 50: mysql_shutdown failed
galera_3nodes.GCF-354 : mysqltest: At line 39: query 'DROP TABLE test.t1' failed: 1047: WSREP has not yet prepared node for application use
galera_3nodes.GCF-354 : mysqltest: At line 30: query 'INSERT INTO test.t1 values (1)' failed: 1180: Got error 6 "No such device or address"

galera_wan : [ERROR] WSREP: /home/buildbot/buildbot/build/gcs/src/gcs_state_msg.cpp:gcs_state_msg_get_quorum():947: Failed to establish quorum.
---
 mysql-test/suite/galera_3nodes/disabled.def | 3 +++
 1 file changed, 3 insertions(+)

(limited to 'mysql-test/suite/galera_3nodes/disabled.def')

diff --git a/mysql-test/suite/galera_3nodes/disabled.def b/mysql-test/suite/galera_3nodes/disabled.def
index 1e959b8c6c6..47ee21811cd 100644
--- a/mysql-test/suite/galera_3nodes/disabled.def
+++ b/mysql-test/suite/galera_3nodes/disabled.def
@@ -18,3 +18,6 @@ galera_parallel_apply_3nodes : MDEV-29774 Galera test galera_parallel_apply_3nod
 galera_vote_rejoin_mysqldump : MDEV-24481: galera_3nodes.galera_vote_rejoin_mysqldump MTR failed: mysql_shutdown failed
 galera_2_cluster : MDEV-29877 Galera test failure on galera_2_cluster
 galera_gtid_2_cluster : MDEV-29877 Galera test failure on galera_2_cluster
+galera_ssl_reload : MDEV-30172 At line 50: mysql_shutdown failed
+GCF-354 : mysqltest: At line 39: query 'DROP TABLE test.t1' failed: 1047: WSREP has not yet prepared node for application use
+GCF-354 : mysqltest: At line 30: query 'INSERT INTO test.t1 values (1)' failed: 1180: Got error 6 "No such device or address"
-- 
cgit v1.2.1

