From f7e1b99895d2f23164a995c89b4b9e9c9a9c5a52 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?Jan=20Lindstr=C3=B6m?= <jan.lindstrom@mariadb.com>
Date: Wed, 16 Aug 2017 13:29:38 +0300
Subject: Galera test fixes and add remaining test failures as disabled.

---
 mysql-test/suite/galera_3nodes/disabled.def | 7 +------
 1 file changed, 1 insertion(+), 6 deletions(-)

(limited to 'mysql-test/suite/galera_3nodes/disabled.def')

diff --git a/mysql-test/suite/galera_3nodes/disabled.def b/mysql-test/suite/galera_3nodes/disabled.def
index 502e7bfba68..a9b9b00b40c 100644
--- a/mysql-test/suite/galera_3nodes/disabled.def
+++ b/mysql-test/suite/galera_3nodes/disabled.def
@@ -1,8 +1,3 @@
-galera_garbd : Fix the test case
-galera_evs_suspect_timeout : TODO: investigate
-galera_innobackupex_backup : TODO: investigate
 galera_slave_options_do :MDEV-8798
 galera_slave_options_ignore : MDEV-8798
-galera_pc_bootstrap : TODO: Investigate: Timeout in wait_condition.inc
-galera_pc_weight : Test times out
-galera_safe_to_bootstrap : I Really dont know :(
+
-- 
cgit v1.2.1

