galera_wsrep_provider_unset_set : lp1379204 'Unsupported protocol downgrade: incremental data collection disabled. Expect abort.'
galera_kill_nochanges : mysql-wsrep#24 Galera server does not restart properly if killed
galera_bf_abort_for_update : mysql-wsrep#26 SELECT FOR UPDATE sometimes allowed to proceed in the face of a concurrent update
galera_toi_ddl_fk_insert : qa#39 galera_toi_ddl_fk_insert fails sporadically
galera_binlog_row_image : MDEV-7471 - Enable binlog_row_image parameter in MariaDB
galera_binlog_rows_query_log_events : Unknown system variable 'binlog_rows_query_log_events' (see annotate_rows_log_event)

galera_ist_mysqldump : Lost connection to MySQL server during query
galera_ist_xtrabackup-v2 : mysqltest failed but provided no output
galera_ist_innodb_flush_logs : mysqltest failed but provided no output
galera_sst_mysqldump : query 'show status' failed with wrong errno 1927
galera_as_master_gtid : Needs to be re-worked
galera_as_master_gtid_change_master : Needs to be re-worked
galera_migrate : query 'let $success= `$wait_condition`' failed: 1146
galera_var_notify_cmd : Result content mismatch
query_cache : Fails intermittently due to content mismatch. Needs to be investigated
basic : Fails intermittently without providing any output. Needs to be investigated
galera_var_auto_inc_control_on : Failing sporadically with content mismatch
galera_parallel_simple : Failing sporadically
galera_bf_abort : Failing sporadically
galera_log_output_csv : Failing sporadically
galera_as_slave_preordered : wsrep-preordered is not available in MariaDB Galera cluster
galera_gra_log : TODO: investigate
galera_as_slave_replication_bundle : TODO: investigate
galera_ssl_upgrade : TODO: investigate
mysql-wsrep#90 : TODO: investigate
galera_flush : mysql-wsrep/issues/229
galera_transaction_read_only : mysql-wsrep/issues/229
galera_gcs_fragment : Incorrect arguments to SET
galera_flush_local : Fails sporadically
galera_binlog_stmt_autoinc : TODO: investigate
galera_concurrent_ctas : Test times out, investigate
