##############################################################################
#
#  List the test cases that are to be disabled temporarily.
#
#  Separate the test case name and the comment with ':'.
#
#    <testcasename> : MDEV-<xxxx> <comment>
#
#  Do not use any TAB characters for whitespace.
#
##############################################################################
MW-336 : MDEV-13549 Galera test failures
galera_gra_log : MDEV-13549 Galera test failures
galera_flush_local : MDEV-13549 Galera test failures
galera_flush :  MDEV-13549 Galera test failures
MW-329 : MDEV-13549 Galera test failures
galera_account_management : MariaDB 10.0 does not support ALTER USER
galera_binlog_row_image : MariaDB 10.0 does not support binlog_row_image
galera_binlog_rows_query_log_events: MariaDB does not support binlog_rows_query_log_events
GAL-419 : MDEV-13549 Galera test failures
galera_toi_ddl_fk_insert : MDEV-13549 Galera test failures
galera_var_notify_cmd : MDEV-13549 Galera test failures
galera_var_slave_threads : MDEV-13549 Galera test failures
mysql-wsrep#90 : MDEV-13549 Galera test failures
galera_as_master_gtid : Requires MySQL GTID
galera_as_master_gtid_change_master : Requires MySQL GTID
galera_as_slave_replication_bundle : MDEV-13549 Galera test failures
galera_as_slave_preordered : wsrep-preordered feature not merged to MariaDB
galera_gcs_fragment : MDEV-13549 Galera test failures
galera_gcache_recover : MDEV-13549 Galera test failures
galera_gcache_recover_full_gcache : MDEV-13549 Galera test failures
galera_gcache_recover_manytrx : MDEV-13549 Galera test failures
galera_ist_mysqldump : MDEV-13549 Galera test failures
mysql-wsrep#31 :  MDEV-13549 Galera test failures
galera_migrate : MariaDB 10.0 does not support START SLAVE USER
galera_concurrent_ctas : MDEV-13549 Galera test failures
galera_bf_abort_for_update : MDEV-13549 Galera test failures
galera_wsrep_desync_wsrep_on : MDEV-13549 Galera test failures
galera_ssl_upgrade : MDEV-13549 Galera test failures
mysql-wsrep#33 : MDEV-13549 Galera test failures
galera_var_auto_inc_control_on : MDEV-13549 Galera test failures
MW-44 : MDEV-13549 Galera test failures
galera_var_retry_autocommit : MDEV-13549 Galera test failures
pxc-421 : MDEV-13549 Galera test failures
lp1376747-2 : MDEV-13549 Galera test failures
lp1376747 : MDEV-13549 Galera test failures
galera_toi_ddl_nonconflicting : MDEV-13549 Galera test failures
galera_parallel_simple : MDEV-13549 Galera test failures
galera_admin : MDEV-13549 Galera test failures
galera_var_max_ws_rows :  MDEV-13549 Galera test failures 10.1
MW-286 : MDEV-13549 Galera test failures 10.1
galera_as_master: MDEV-13549 Galera test failures 10.1
galera_pc_ignore_sb : MDEV-13549 Galera test failures 10.1
galera_lock_table : MDEV-13549 Galera test failures 10.1
MW-284 : MDEV-13549 Galera test failures 10.1
galera_as_slave : MDEV-13549 Galera test failures 10.1
galera_var_innodb_disallow_writes : MDEV-10949
galera_kill_applier : race condition at the start of the test
